0 100 200 300 400

V ol ta ge ( m V )

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

0 100 200 300 400

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

0 100 200 300 400

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Time (ms)

0 100 200 300 400 -3

-2

-1

0

1

Time (ms)

0 100 200 300 400

C ur re nt ( μA /μ F )

-1

0

1

2

3

Time (ms)

0 100 200 300 400

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

A B C